From 97aded26654ede8204a313dd6967b678a72a2a10 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Parm=C3=A9nides=20GV?= <parmegv@sdf.org>
Date: Fri, 12 Dec 2014 18:02:40 +0100
Subject: Updated ics-openvpn to last rev 14 Nov 2014.

Material design!

It still doesn't run properly on my tablet, openvpn keeps getting down
and exiting.
---
 ics-openvpn-stripped/main/lzo/B/win32/vc_dll.def | 7 -------
 1 file changed, 7 deletions(-)
 delete mode 100644 ics-openvpn-stripped/main/lzo/B/win32/vc_dll.def

(limited to 'ics-openvpn-stripped/main/lzo/B/win32/vc_dll.def')

diff --git a/ics-openvpn-stripped/main/lzo/B/win32/vc_dll.def b/ics-openvpn-stripped/main/lzo/B/win32/vc_dll.def
deleted file mode 100644
index 215fb86d..00000000
--- a/ics-openvpn-stripped/main/lzo/B/win32/vc_dll.def
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
- _lzo1c_decompress_asm=lzo1c_decompress_asm
- _lzo1f_decompress_asm_fast=lzo1f_decompress_asm_fast
- _lzo1x_decompress_asm=lzo1x_decompress_asm
- _lzo1x_decompress_asm_fast=lzo1x_decompress_asm_fast
- _lzo1y_decompress_asm=lzo1y_decompress_asm
- _lzo1y_decompress_asm_fast=lzo1y_decompress_asm_fast
-- 
cgit v1.2.3

